
Putain de bordel de bite, elle me pète les couilles cette escale de merde. Bon
sang qu'est-ce que j'ai fait à cet enculé de bon dieu de merde pour me
retrouver ici!

J'ai l'impression d'être retourné une fois de plus dans le putain de cœur de
cette administration à la con, de cette grosse bouse vérolée qui dirige ce qui
fut mon pays ces cinquante dernières années.

J'en ai ma claque de ces consanguins à la mords-moi-le-nœud. Si je me suis tiré
une balle c'est pour plus voir leurs tronches de dégénérés chiasseux, pas pour
revenir deux jours plus tard taper la causette avec ces débiles.

Bite quoi, je sais pas si cet enfoiré qui se fait appeler dieu est gai comme
une tafiole au bal des pompiers, mais par contre je suis à peu près sûr que
côté bon sens et civilité il fait plus que frôler le p4 cet inadapté. Ça lui
servait à quoi de mettre ce putain de purgatoire de merde ici? Moi ça me les
brise menu de me retrouver seul dans cette bouse blanchâtre jusqu'à ce qu'un
enculé en robe se décide à me faire bouger de là. Bite! Je sortirai d'ici dans
l'heure, peu importe les étrons que je vais devoir balancer à la gueule de ce
connard.

